ゲージ場の量子論 I 訂正表

2002.10.9

page 行誤正
143 9  (Δφ)′ = F′_{μν} φ′ dx^{μ}dy^{ν} であるから (Δφ)′ = (g/i)F′_{μν} φ′ dx^{μ}dy^{ν} であるから
143 (34) 式  ϵ^{μνρσ} D_{ν}F_{ρσ} = 0  ϵ^{μνρσ} (∂_{ν}F_{ρσ} − ig[A_{ν}, F_{ρσ}]) ≡ ϵ^{μνρσ}D_{ν}F_{ρσ} = 0
付録 D-3 変分 (5) 式 δ(det M) = det M ・ (M^{−1})^{ij} δM_{ij} δ(det M) = det M ・ (M^{−1})^{ji} δM_{ij}