ゲージ場の量子論 II 訂正表

2001.10.15

page 行誤正
235 (20) 式の下（ ii) への追加）特に e^{μ} = ( |p|, p_{0}n)/m ととった場合は、この ; u, v は i) のヘリシティ固有状態と同一のものに ; なる。

240 (14) 式 2  {Γ(ε − 1) = −\frac{1}{ε} + (γ − 1) \atop −\frac{1}{2} (γ^{2} − 2γ + \frac{π^{2}}{6} ) ε+O(ε^{2})} {Γ(ε − 1) = −\frac{1}{ε} + (γ − 1) \atop − \frac{1}{2} (γ^{2} − 2γ + \frac{π^{2}}{6} + 2) ε + O(ε^{2})}